DEFINITION MODULE FSelMgr;

(*
AES File Selector Manager.

UK __DATE__ __TIME__
*)

(*DEF_SWITCHES*)

(* [F]ile [Sel]ector Manager: Do File Form [Input], AES(90,91) *************)

PROCEDURE FSelInput(VAR Path  : ARRAY OF CHAR;
                    VAR Name  : ARRAY OF CHAR;
                    VAR Label : ARRAY OF CHAR): BOOLEAN;

END FSelMgr.
